<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">%% 
%%  Ein Beispiel der DANTE-Edition
%%  
%%  2. Auflage
%% 
%%  Beispiel 06-03-135 auf Seite 293.
%% 
%%  Copyright (C) 2016 Herbert Voss
%% 
%%  It may be distributed and/or modified under the conditions
%%  of the LaTeX Project Public License, either version 1.3
%%  of this license or (at your option) any later version.
%% 
%%  See http://www.latex-project.org/lppl.txt for details.
%% 
%% 
%% ==== 
% Show page(s) 1
%% 
%% 
\documentclass[]{exaarticle}
\pagestyle{empty}
\setlength\textwidth{193.16928pt}
\setlength\parindent{0pt}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
%StartShownPreambleCommands
\usepackage[para]{threeparttable}
%StopShownPreambleCommands
\begin{document}
\begin{threeparttable}
\caption{GegenÃ¼berstellung der
  verschiedenen Analysen in Gas.}
\begin{tabular}[t]{r|c|c|c}\hline
\rule[-0.5ex]{0pt}{3ex}
    &amp; P1  &amp; P2\tnote{A} &amp; P3\\\hline
Druckabfall &amp; 0,149 &amp; 0,494 &amp; 0,199\\
Windung     &amp; 0,146 &amp; 0,480 &amp; 0,240\\
HeiÃŸextraktion &amp; 0,164\tnote{a}
            &amp; 0,508 &amp; 0,209 \\\hline
\end{tabular}
\begin{tablenotes}[flushleft]
\item[A] Unsichere Messung
\item[a] StÃ¶rung wÃ¤hrend der Messung
\end{tablenotes}
\end{threeparttable}
\end{document}
</pre></body></html>